#
#     Copyright (C) 1999-2004  Liz Potterton, Peter Briggs
#
#     This code is distributed under the terms and conditions of the
#     CCP4 Program Suite Licence Agreement as a CCP4 Library.
#     A copy of the CCP4 licence can be obtained by writing to the
#     CCP4 Secretary, Daresbury Laboratory, Warrington WA4 4AD, UK.
#
#CCP4i_cvs_Id $Id$
#CCP4I VERSION CCP4Interface 0.2
#CCP4I SCRIPT DEF scaleit
#CCP4I DATE  16/07/97 16:05:30
#CCP4I USER lizp

INPUT_FILES     _list_of_text            "HKLIN"
OUTPUT_FILES    _list_of_text            "HKLOUT"

ANOMALOUS_DATA		_logical		1
CROSS_COMPARE		_logical		1
TABULATE_ANALYSIS	_logical		1
DISP_DIFF		_logical		1
SCALE_MODE		_scale_mode		SCALE
HKLIN           	_MTZ_file               ""
DIR_HKLIN    	      	_default_dirs           ""
HKLOUT  		_MTZ_file  	        ""
DIR_HKLOUT 		_default_dirs           ""

FP			_mtz_label_f		""
SIGFP			_mtz_label_sig		""
N_DERIVS		_positiveint		1
FPH,0			_mtz_label_f		""
SIGFPH,0		_mtz_label_sig		""
DPH,0			_mtz_label_d		""
SIGDPH,0		_mtz_label_dw		""
FPHp,0                  _mtz_label_f            ""
SIGFPHp,0               _mtz_label_sig            ""
FPHm,0                  _mtz_label_f            ""
SIGFPHm,0               _mtz_label_sig            ""
FPH,1			_mtz_label_f		""
SIGFPH,1		_mtz_label_sig		""
DPH,1			_mtz_label_d		""
SIGDPH,1		_mtz_label_dw		""
FPHp,1                  _mtz_label_f            ""
SIGFPHp,1               _mtz_label_sig            ""
FPHm,1                  _mtz_label_f            ""
SIGFPHm,1               _mtz_label_sig            ""

TITLE			_title_text		""
SPACE_GROUP		_space_group		""
EXLCUDE_RESOLUTION	_logical		0
EXLCUDE_RESOLUTION_MIN	_resolution		""
EXLCUDE_RESOLUTION_MAX	_resolution		""
IFAUTO			_logical		0

REFINE_MODE		_scale_refine_mode	ANISOTROPIC
WILSON_SCALING		_logical		0
WEIGHT_BY_SD		_logical		0
CONVERGE_NCYC		_logical		1
CONVERGE_NCYC_LIMIT	_positiveint		4
CONVERGE_ABS		_logical		1
CONVERGE_ABS_LIMIT	_positivereal		0.001
CONVERGE_TOL		_logical		1
CONVERGE_TOL_LIMIT	_int			-7

NEXCLUDE		_positiveint		0
EXCLUDE_MODE,0		_scale_exclude_mode	SIG
EXCLUDE_APPLY,0		_scale_exclude_apply 	all
EXCLUDE_SIGMAF,0	_real			""
EXCLUDE_F,0		_real			""
EXCLUDE_SIGMAD,0	_real			""
EXCLUDE_DIF_FP,0	_real			""
DERIVS_MENU		_scaleit_derivs_menu	all

GRAPH			_logical		0
ANALYSE_H		_logical		0
ANALYSE_K		_logical		0
ANALYSE_L		_logical		0
ANALYSE_MODF		_logical		0

N_INPUT_SCALES		_positiveint		0
INPUT_SCALE_APPLY,0	_scale_exclude_apply	"FPH1"
INPUT_SCALE_1,0		_real			""
INPUT_SCALE_2,0		_real			""
INPUT_SCALE_3,0		_real			""
INPUT_SCALE_4,0		_real			""
INPUT_SCALE_5,0		_real			""
INPUT_SCALE_6,0		_real			""

BINS			_logical		0
N_BINS			_positiveint		20
USE_SDS			_logical		0
LIST			_logical		0
LIST_N_REF		_positiveint		""
CENTRIC			_logical		0


EXCLUDE_RESOLUTION      _logical                0
EXCLUDE_RESOLUTION_MIN  _positivereal           ""
EXCLUDE_RESOLUTION_MAX  _positivereal           ""
